隋唐时期佛教寺院与建筑概览
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

贵祥 王, Wang, 隋唐时期佛教寺院与建筑概览, 隋唐時期佛教寺院與建築概覽, Sui tang shi qi fo jiao si yuan yu jian zhu gai lan, Suitang shiqi fojiao siyuan yu jianzhu gailan, https://architecturasinica.org/bibl/I6Y5N96P, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/I6Y5N96P, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/I6Y5N96P, 中国建筑史论汇刊, 中國建築史論彙刊, Zhong guo jian zhu shi lun hui kan, Zhongguo jianzhu shilun huikan, 2013, 3-64, 自公元581年隋代建立,至公元907年唐代灭亡,在自6世纪末至10世纪初的这300余年里,中国佛教达到了其鼎盛阶段,出现了十余个各具特色的佛教宗系,而由帝王提倡,国家参与的大规模佛寺建造活动,使佛寺建筑也臻于极盛。有隋-代全国有寺3792所,盛唐时期全国有寺5358所,经过安史之乱摧残之后的晚唐时期,全国仍有寺院4600所。而唐代寺院已经开始出现定型化趋势,唐释道宣的《祗洹寺图经》与《戒坛图经》中所描述的理想寺院形式,为后来唐代寺院定型化起到了一定的推动作用。而唐代寺院在佛殿规模,楼阁建造,庭院配置等方面,都达到了前所未有的规模、尺度与数量,如规模最为宏大的寺院中,可以有数十座,甚至近百座院落...

王贵祥. “隋唐时期佛教寺院与建筑概览.” 中国建筑史论汇刊, no. 02 (2013): 3–64.

[...]

王贵祥, 隋唐时期佛教寺院与建筑概览, 中国建筑史论汇刊, no. 02 (2013): 3–64.